1.00 1.00 1.00

0.92 0.92 0.92

0.83 0.83 0.83

0.75 0.75 0.75

0.67 0.67 0.67

0.58 0.58 0.58

0.50 0.50 0.50

0.42 0.42 0.42

0.33 0.33 0.33

0.25 0.25 0.25

0.17 0.17 0.17

0.08 0.08 0.08

0.00 0.00 0.00

0.17 0.00 0.00

0.33 0.00 0.00

0.50 0.00 0.00

0.67 0.00 0.00

0.83 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

0.83 0.17 0.00

0.67 0.33 0.00

0.50 0.50 0.00

0.33 0.67 0.00

0.17 0.83 0.00

0.00 1.00 0.00

0.00 0.83 0.17

0.00 0.67 0.33

0.00 0.50 0.50

0.00 0.33 0.67

0.00 0.17 0.83

0.00 0.00 1.00

0.00 0.17 1.00

0.00 0.33 1.00

0.00 0.50 1.00

0.00 0.67 1.00

0.00 0.83 1.00

0.00 1.00 1.00

0.17 1.00 0.83

0.33 1.00 0.67

0.50 1.00 0.50

0.67 1.00 0.33

0.83 1.00 0.17

1.00 1.00 0.00

1.00 0.83 0.17

1.00 0.67 0.33

1.00 0.50 0.50

1.00 0.33 0.67

1.00 0.17 0.83

1.00 0.00 1.00

1.00 0.17 1.00

1.00 0.33 1.00

1.00 0.50 1.00

1.00 0.67 1.00

1.00 0.83 1.00

1.00 1.00 1.00

0.83 0.83 0.83

0.67 0.67 0.67

0.50 0.50 0.50

0.33 0.33 0.33

0.17 0.17 0.17

0.00 0.00 0.00

0.00 0.17 0.00

0.00 0.33 0.00

0.00 0.50 0.00

0.00 0.67 0.00

0.00 0.83 0.00

0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.17

0.00 1.00 0.33

0.00 1.00 0.50

0.00 1.00 0.67

0.00 1.00 0.83

0.00 1.00 1.00

0.17 0.83 1.00

0.33 0.67 1.00

0.50 0.50 1.00

0.67 0.33 1.00

0.83 0.17 1.00

1.00 0.00 1.00

0.92 0.08 0.92

0.83 0.17 0.83

0.75 0.25 0.75

0.67 0.33 0.67

0.58 0.42 0.58

0.50 0.50 0.50

0.58 0.42 0.42

0.67 0.33 0.33

0.75 0.25 0.25

0.83 0.17 0.17

0.92 0.08 0.08

1.00 0.00 0.00

0.83 0.00 0.17

0.67 0.00 0.33

0.50 0.00 0.50

0.33 0.00 0.67

0.17 0.00 0.83

0.00 0.00 1.00

0.17 0.17 0.83

0.33 0.33 0.67

0.50 0.50 0.50

0.67 0.67 0.33

0.83 0.83 0.17

1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 0.17

1.00 1.00 0.33

1.00 1.00 0.50

1.00 1.00 0.67

1.00 1.00 0.83

1.00 1.00 1.00

1.00 0.83 0.83

1.00 0.67 0.67

1.00 0.50 0.50

1.00 0.33 0.33

1.00 0.17 0.17

1.00 0.00 0.00

0.83 0.17 0.17

0.67 0.33 0.33

0.50 0.50 0.50

0.33 0.67 0.67

0.17 0.83 0.83

0.00 1.00 1.00

0.17 1.00 1.00

0.33 1.00 1.00

0.50 1.00 1.00

0.67 1.00 1.00

0.83 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

0.83 1.00 0.83

0.67 1.00 0.67

0.50 1.00 0.50

0.33 1.00 0.33

0.17 1.00 0.17

0.00 1.00 0.00

0.17 1.00 0.00

0.33 1.00 0.00

0.50 1.00 0.00

0.67 1.00 0.00

0.83 1.00 0.00

1.00 1.00 0.00

0.92 0.92 0.08

0.83 0.83 0.17

0.75 0.75 0.25

0.67 0.67 0.33

0.58 0.58 0.42

0.50 0.50 0.50

0.42 0.58 0.42

0.33 0.67 0.33

0.25 0.75 0.25

0.17 0.83 0.17

0.08 0.92 0.08

0.00 1.00 0.00

0.17 0.83 0.17

0.33 0.67 0.33

0.50 0.50 0.50

0.67 0.33 0.67

0.83 0.17 0.83

1.00 0.00 1.00

0.83 0.00 0.83

0.67 0.00 0.67

0.50 0.00 0.50

0.33 0.00 0.33

0.17 0.00 0.17

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.17

0.00 0.00 0.33

0.00 0.00 0.50

0.00 0.00 0.67

0.00 0.00 0.83

0.00 0.00 1.00

0.17 0.00 1.00

0.33 0.00 1.00

0.50 0.00 1.00

0.67 0.00 1.00

0.83 0.00 1.00

1.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.83

1.00 0.00 0.67

1.00 0.00 0.50

1.00 0.00 0.33

1.00 0.00 0.17

1.00 0.00 0.00

1.00 0.17 0.00

1.00 0.33 0.00

1.00 0.50 0.00

1.00 0.67 0.00

1.00 0.83 0.00

1.00 1.00 0.00

0.83 0.83 0.00

0.67 0.67 0.00

0.50 0.50 0.00

0.33 0.33 0.00

0.17 0.17 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.17 0.17

0.00 0.33 0.33

0.00 0.50 0.50

0.00 0.67 0.67

0.00 0.83 0.83

0.00 1.00 1.00

0.08 0.92 0.92

0.17 0.83 0.83

0.25 0.75 0.75

0.33 0.67 0.67

0.42 0.58 0.58

0.50 0.50 0.50

0.42 0.42 0.58

0.33 0.33 0.67

0.25 0.25 0.75

0.17 0.17 0.83

0.08 0.08 0.92

0.00 0.00 1.00

0.17 0.17 1.00

0.33 0.33 1.00

0.50 0.50 1.00

0.67 0.67 1.00

0.83 0.83 1.00